%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ABSTRACT


\begin{abstract} %% insira abaixo seu abstract

\selectlanguage{english}	%% para os documentos em Português com abstract.tex em Inglês
%\selectlanguage{portuguese}	%% para os documentos em Inglês com abstract.tex em Português

\hypertarget{estilo:abstract}{} %% uso para este Guia

 In the present technical report it is described the implementation of the BAM v2.2.1 model at the 
high performance (HP) cluster Egeon and the experiments run in weather mode using initial conditions
 from SMNA system that was run at HP XC50 system.

%Na presente nota técnica se descreve a implementação do BAM v2.2.1 na Egeon e a realização de
%experimentos em modo tempo utilizando dados da assimilação experimento 18 (exp18)}



\selectlanguage{portuguese}	%% para os documentos em Português com abstract.tex em Inglês
%\selectlanguage{english}	%% para os documentos em Inglês com abstract.tex em Português

\end{abstract}


