%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{INTRODUÇÃO}

  Desde 2006, o grupo de trabalho da oscilação de Madden-Julian
 (MJO Working Group - MJOWG) tem desenvolvido o MJO Simulation Diagnostics (MJOSD)
 para avaliar a performance dos modelos em simulações climáticas e
 previsão estendida/subsazonal.

  Exemplos do MJOSD para dados observacionais encontram-se em
 (\url{http://climate.snu.ac.kr/mjo_diagnostics/index.htm}). No entanto,
 calcular e plotar o diagnóstico MJOSD não é trivial para
 vários modeladores, que estão interessados na capacidade do seu
 modelo para simular a MJO. Embora, tem-se conhecimento que o MJOSD
 tem sido implementado em softwares livres de análise e visualização
 como o NCL para ajudar na empreita. A aplicação do MJOSD é por vezes
 complicada. 

  A aplicação do MJOSD requer uma série de processamentos e decomposições
 (remoção do ciclos conhecidos, separação entre variabilidade simétrica
 e anti-simétrica, entre outros) que resultam na obtenção dos modos
 dominantes. Se aplicados em campos de massa como a OLR conseguem
 evidenciar o acoplamento onda-convecção, se aplicados a campos mas dinâmicos
 (como os campos de divergência ou velocity potential)
 conseguem representar modos livres domiantes. Modos estes que tem
 relação com os modos teóricos obtidos com as equações da água rassa.

  O propósito da implementação deste sistema no CPTEC é revisitar
 com cuidado a sequência lógica que conduz a obtenção dos modos. Como
 mencionado, a base da obtenção dos modos é o trabalho de \cite{Wheeler&Kiladis1999}, %Wheeler \& Kiladis (1999), 
 os códigos originais foram escritos em Fortran e NCAR Graphics.
 O NCAR Graphics tem sido discontinuado. Daehyun Kim tem montado o 
 presente sistema utilizando Fortran e Grads e no presente nota
 técnica apresentamos a implementação do sistema de Kim no CPTEC. Um
 sistema similar utilizando os códigos Fortran já tinha sido implementado
 no CPTEC no grupo de clima em 2006. 

