%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% RESUMO %% obrigatório

\begin{resumo} %% insira seu resumo abaixo

\hypertarget{estilo:resumo}{} %% uso para este Guia

 Na presente nota técnica se descreve a implementação do BAM v2.2.1 no cluster de alta perfornce
(HP, pela suas siglas em ingles) Egeon 
e a realização de experimentos em modo tempo utilizando condições iniciais do sistema de assimilação 
SMNA, estes dados forma rodados no sistema XC50 e correspondem ao experimento 18 (exp18)}

% 12  In the present technical report it is described the implementation of the BAM v2.2.1 model at the
% 13 high performance (HP) cluster Egeon and the experiments run in weather mode using initial conditions
% 14  from SMNA system that was run at HP XC50 system.

%
\end{resumo}
